Algeria [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Angola [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Australia

Telephone: 1 800 651 443

Facsimile: (02) 561 7726

Digital Equipment Corporation

(AUSTRALIA P/L)

MCS System Management Services

410 Concord Road

Rhodes NSW 2138

Australia

Austria

Telephone: 0222-86630-555

Facsimile: 0222-86630-3000

Digital Equipment Österreich A.G.

MCS System Management Services

Customer Support Center

Ziedlergasse 21

1231 Wien

Austria

Belgium

Telephone: 02-729-77-44

Facsimile: 02-729-77-65

Digital Equipment N.V./S.A.

MCS System Management Services

Customer Support Center

Luchtschipstraat 1 - Rue de l’Aeronef 1

1140 Brussel - 1140 Bruxelles

Belgium

Brazil

Telephone: 011-55-21-297-1122

Facsimile:

Digital Equipment Corp.

MCS System Management Services

Customer Support Center

Av. Presidente Wilson,

231/13 andar, s.1303-04

Centro - Rio de Janeiro - RJ

20030-021,

Brazil

Norway

Telephone: 22-768500

Facsimile: 22-768622

Digital Equipment Corporation AS

MCS System Management Services

Customer Support Center

Olav Helsets Vei 6

P.O. Box 6401 Etterstad

0604 Oslo

Norway

Oman [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Philippines

Telephone: (632)-810-5156

Facsimile: (632)-810-5160

Digital Equipment Filipinas, Inc.

MCS System Management Services

10/F Pacific Star Bldg.

Makati Ave., Makati,

Metro Manila

Philippines

Poland

Telephone: (48-22) 48.74.80

Facsimile: (48-22) 48.72.52

Digital Equipment Poland

MCS System Management Services

Customer Support Center

Woloska 18

02 672 Warzawa

Poland

Portugal

Telephone: 01-3877051

Facsimile: 01-652099

Digital Equipment Portugal, LDA

MCS System Management Services

Customer Support Center

Empreendimento Torres Amoreiras

Av. Duarte Pacheco, Torre 1,9

1000 Lisboa

Portugal

Qatar [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Bulgaria [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Canada

Telephone: 1-800-267-5251

Facsimile: (819)-772-7246

Digital Equipment of Canada Ltd.

MCS System Management Services

Customer Support Center

200, Boulevard de la Technologie

Hull, Quebec

J8Z 3H6

Canada

China [North of Yanzi River Region]

Telephone:No: (861)-8492266

Facsimile:No: (861)-8492233

Digital Equipment PRC Ltd.

MCS System Management Services

Beijing Service Station

5th Floor, Office Tower

New Century Hotel

No. 6, Southern Road Capital Gym

Beijing 100046

Peoples Republic of China

China [South of Yanzi River Region]

Telephone:No: (8621)-5457460

Facsimile:No: (8621)-5450407

Digital Equipment PRC Ltd.

MCS System Management Services

Shanghai Service Station

4th Floor, Building No. 3

1188 Dong Da Ming Road

Shanghai 200082

Peoples Republic of China

China [GuangdongRegion & Hainan

Province]

Telephone: (8620)-6665666 ext: 424

Facsimile: (8620)-6673047

Digital Equipment PRC Ltd.

MCS System Management Services

Guangzhou Office

Room 424 / 426,

Parkview Square Hotel No. 960, Jie Fang Bei

Road

Yue Xiu District

Guangzhou 510030

Peoples Republic of China

Cyprus

Telephone: 2313-860 / 861

Facsimile: 2313-988

Digital Equipment LTD

MCS System Management Services

Customer Support Center

178, Athalassas Avenue,

3rd Floor

P.O. Box 8203, Nicosia

Cyprus

Romania

Telephone: (401)210.5508

Facsimile: (401)210.5559

Digital Equipment Romania S.R.L.

MCS System Management Services

124 Mihai Eminescu

SC B2 - Ap.20,21-Sector 2

Romania

Russia

Telephone:(7)095.244.95.40/41/42/43

Facsimile: (7)095.244.95.55

Digital Equipment Russia

MCS System Management Services

Leningradsky prospekt 80 Building 5, 4-th

floor

123610 Moscow

Russia

Saudi Arabia

Telephone: 01-4771122

Facsimile: 01-4776664

Digital Natcom J.V.

MCS System Management Services

Customer Support Center

P.O. Box 7190

Saudi Arabia

Singapore

Telephone:Number: (65)-3306304

Facsimile:Number: (65)-3393286

Digital Equipment Singapore Pte Ltd

MCS System Management Services

#06 Tong Nam Building

73 Bukit Timah Road

Singapore 0922

Slovak Republic

Telephone: 42-7-329 150

Facsimile: 42-7-215 660

Digital Equipment s.r.o.

MCS System Management Services

Customer Support Center

Mileticova 23

820 06 Bratislava 26

Slovak Republic

South Africa

Telephone: (27) 011 884 6283

Facsimile: (27) 011 884 0755

Digital Sales & Services

South Africa [Pty.]Ltd

MCS System Management Services

Digital House, Norwich Park

Park Lane, Sandton

P.O. Box 651042, Benmore, 2010

South Africa

Czech Republic

Telephone: 02-66311645

Facsimile: 02-821217

Digital Equipment s.r.o.

MCS System Management Services

Customer Support Center

Freyova 27

1902 Praha 9

Czech Republic

Denmark

Telephone: 45769666

Facsimile: 45173091

Digital Equipment Corporation A/S

MCS System Management Services

Customer Support Center

Aadalsvej 99

2970 Hoersholm

Denmark

Egypt [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Finland

Telephone: 0-4344-1

Facsimile: 0-4344-036

Digital Equipment Corporation Oy

MCS System Management Services

Customer Support Center

Niittymaentie 7

02200 Espoo

Finland

France

Telephone: 161-6987-4123

Facsimile: 161-6987-6065

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Customer Support Center CSI

Parc du Bois BRIARD

9/13, Avenue du Lac, BP235

91007 Evry Cedex

France

Germany

Telephone: 089 - 95910

Facsimile: 089-9591-2278

Digital Equipment GmbH

MCS System Management Services

Customer Support Center, Loc. UFC

Postfach 810247

81902 München

Germany

Spain

Telephone: (91)-583-42-57

Facsimile: (91)-734-88-34

Digital Equipment Corporation

Multivendor Customer Services

Customer Support Center [CSC]

Cerro del Castañar 72

28034 Madrid

Spain

Sweden

Telephone: 08-629-8000

Facsimile: 08-288536

Digital Equipment AB

MCS System Management Services

Customer Support Center

Allen 6

17289 Sundbyberg

Sweden

Swiss Alemagne [ German speaking

part ]

Telephone: 155-5544

Facsimile: 01-801-2424

Digital Equipment Corporation AG

MCS System Management Services

Customer Support Center

Hofwisenstr. 50

8153 Ruemlang

Switzerland

Swiss Romande [ French speaking part ]

Telephone: 155-5544

Facsimile: 022-709-4140

Digital Equipment Corporation SA

MCS System Management Services

Customer Support Center, Swiss Romande

12, Avenue des Morgines,

Case Postale 176

1213 Petit-Lancy 1

Switzerland

Taiwan

Telephone:number: (02) 776-8888

Facsimile:Number: (02) 7723947

Digital Equipment Taiwan Limited

MCS System Management Services

8Fl, 245, Sec 1

Tun-Hua South Rd.,

Taipei,

Taiwan,

Republic of China

Tanzania [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Ghana [ contact CDG Office ]

Telephone:[33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Greece

Telephone: (1)-6854-40-06

Facsimile: (1)-6820-762

Digital Equipment Hellas S.A.

MCS System Management Services

Customer Support Center

32, Kifissias Avenue

GR-151 25 Maroussi

Athens

Greece

Hong Kong

Telephone: (852) 805 3368

Facsimile: (852) 805 4203

Digital Equipment Hong Kong Ltd.

MCS System Management Services

19/F., Cityplaza 4

12 Taikoo Wan Road,

Taikoo Shing,

Hong Kong

Hungary

Telephone: 1-1668011

Facsimile: 1-1669715

Digital Equipment Hungary LTD

MCS System Management Services

Customer Support Center

Vahot Utca 6

H-1119 Budapest XI

Hungary

India

Telephone: (91) 080 3344785

Facsimile: (91) 080 3344601

Digital Equipment (India) Limited

MCS System Management Services

Digital Park,

92, Industrial suburb IInd stage

Yeswanth Pur

Bangalore - 560022

India

Indonesia

Telephone: (021)5721077

Facsimile: (021)5732077

P.T. Digital Astra Nusantara

MCS System Management Services

Atria Square 21st Floor

JL. Jendral Sudirman Kav. 33A

Jakarta 10220

Indonesia

Thailand

Telephone:number: (66-2) 312-0500

Facsimile:Number: (66-2) 312-0503

Digital Equipment Corporation

(Thailand) Limited

MCS System Management Services

Bangna Towers, 2/3 Moo 14,

Bangna-Trad Rd Km. 6.5

Bangkaew, Bangplee,

Samutprakarn 10541,

Thailand

Tunisia [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Turkey

Telephone: 0212-274-3407

Facsimile: 0212-274-3409

Digital Equipment Turkiye A.S.

MCS System Management Services

Customer Support Center

Buyukdere Caddesi,

Ali Sami Yen Sokak

Akabe Ticaret Merkezi 78/80

Mediciyekoy, Istanbul 80290

Turkey

United Arab Emirates

[ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

United Kingdom

Telephone: 256-56101

Facsimile: 256-841494

Digital Equipment Co Limited

MCS System Management Services

Customer Support Centre

Advanced Services Group

Jays Close, Basingstoke

Hampshire RG22 4DE

United Kingdom

Ukraine

Telephone: (7) 044.293.6249

Facsimile: (7) 044.293.6041

Digital Equipment Ukraine

MCS System Management Services

Services Manager

Hrushevsky St. 30/1

Office 214

252021 Kiev

Ukraine

Iran [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Ireland

Telephone: 01-8385332

Facsimile: 01-8384232

Digital Equipment

MCS System Management Services

Park House

5th Floor

North Circular Road

Dublin 7

Ireland

Israel

Telephone: 09-593300

Facsimile: 09-593397

Digital Equipment [ DEC ]

MCS System Management Services

Customer Support Center,

Software Support Department

P.O. Box 2033,

Herzliya 46120

Israel

Italy

Telephone: 167-820062

Facsimile: 2-27000741

Digital Equipment S.p.A

MCS System Management Services

Customer Support Center

Viale Fulvio Testi, 280/6

20126 Milano

Italy

Ivory Coast [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Japan

Telephone: 81-3-5349-7347

Facsimile: 81-3-5349-7416

Digital Equipment Corporation Japan

1-2-1 Kamiogi,

Suginami-Ku,

Tokyo 167

Japan

United States of America [OpenVMS]

Telephone: 1-800-354-9000

Facsimile: 719-592-4121

Use pre-paid label

United States of America [Ultrix]

Telephone: 1-800-354-9000

Facsimile: 404-343-6736/6631

Use pre-paid label

United States of America [ SunOS ]

Telephone: 1-800-354-9000

Facsimile: 404-343-6736/6631

Use pre-paid label

United States of America [ NetWare ]

Telephone: 1-800-354-9000

Facsimile: 719-592-4121

Use pre-paid label

United States of America [Pathworks]

Telephone: 1-800-354-9000

Facsimile: 719-592-4121

Use pre-paid label

Vietnam

Telephone: (84) (4) 230322 / 230323

Facsimile: (84) (4) 235-956

Digital Equipment Corporation

MCS System Management Services

14 Thuy Khue St,

Hanoi,

Vietnam

Jordan [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Kenya [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Korea

Telephone:number: 02-3771-2802

Facsimile:number: 02-3771-2766

Digital Equipment Korea Inc.

MCS System Management Services

14/F Boram Securities Bldg.

23-3, Yoido-Dong, Youngdeungpo-gu,

Seoul,

Korea

Luxembourg

Telephone: 49.92.61

Facsimile: 49.23.08

Digital Equipment

MCS System Management Services

Customer Support Center

23, Rue des Bruyeres

L-1274 Howald

Luxembourg

Malaysia

Telephone: 603-758 1988

Facsimile: 603-758 1906

Digital Equipment (M) Sdn Bhd

MCS System Management Services

Wisma Digital

4 Jalan Bersatu 13/4

46200 Petaling Jaya

Selangor

Malaysia

Malta [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Yemen [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Ex-Yugoslavia [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Zambia [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Zimbabwe [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Mauritius [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France

Mexico

Telephone:

Facsimile:

Digital Equipment

MCS System Management Services

Customer Support Center

Louisiana 80

Col. Napoles

C.P. 03810, Mexico City

Mexico

Morocco

Telephone: 02-203418

Facsimile: 02-203630

Digital Equipment Maroc

MCS System Management Services

Customer Support Center

179, Avenue Moulay Hassan 1er

Casablanca

Morocco

Netherlands

Telephone: 030-832888

Facsimile: 030-889381

Digital Equipment B.V.

MCS System Management Services

Customer Support Center Loc. 23.31

Postbus 9064

3506 GB Utrecht

Netherlands

New Zealand

Telephone: 0800 801 272

Facsimile: (09) 309 4039

Digital Equipment Corporation

(New Zealand) Limited

MCS System Management Services

162-164 Grafton Road

Auckland 3

New Zealand

Nigeria [ contact CDG Office ]

Telephone: [33]-1-6987-5111

Facsimile: [33]-1-6987-5700

Digital Equipment France

MCS System Management Services

Country Development Group

Tour France Evry, BP 136

F-91004 Evry Cedex

France